From dd0c1fc3a2c6f77fe9f68a291225488a3238b97f Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Franti=C5=A1ek=20Dvo=C5=99=C3=A1k?=
 <valtri@users.sourceforge.net>
Date: Fri, 26 Dec 2003 18:49:13 +0000
Subject: Remove unused files. Only one .def file is used for all plugins now.

CVS patchset: 5952
CVS date: 2003/12/26 18:49:13
---
 win32/xineplug_dmx.def | 6 ------
 1 file changed, 6 deletions(-)
 delete mode 100644 win32/xineplug_dmx.def

(limited to 'win32/xineplug_dmx.def')

diff --git a/win32/xineplug_dmx.def b/win32/xineplug_dmx.def
deleted file mode 100644
index 387652f88..000000000
--- a/win32/xineplug_dmx.def
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-;------------------------------------------------------------
-; XINEPLUG_DMX DLL DEFINITIONS FILE
-
-EXPORTS
-
-xine_plugin_info
\ No newline at end of file
-- 
cgit v1.2.3

